Prof. Dr. Christian Scheideler Garching, 3. Februar 2006 Technische Universität München

Netzwerk-Algorithmen WS 2005/06 Übungsblatt 10

Problem 27 (3 Punkte):

Führen Sie einen rigorosen Beweis von Theorem 13.8 durch.

Problem 28 (7 Punkte):

Implementieren Sie das RNG Protokoll für einen beliebigen gegebenen UDG in der Subjects Umgebung und testen Sie es mit einem Bespiel-UDG.